\[ \VariablerBaum
\unitlength=1mm
\beginpicture
   \baum stybesch structure
     \ordner DVIS
       \datei STRUKTO.DVI
     \endordner % DVIS
     \ordner PK
       \ordner 300
         \ordner MAG\_\_\_\_2.488
           \datei CMSSBX10.PK
         \endordner % MAG\_\_\_\_2.488
       \endordner % 300
       \ordner 360
         \ordner MAG\_\_\_\_2.488
           \datei CMSSBX10.PK
         \endordner % MAG\_\_\_\_2.488
       \endordner % 360
       \ordner 240X216
         \ordner MAG\_\_\_\_2.488
           \datei CMSSBX10.PK
         \endordner % MAG\_\_\_\_2.488
       \endordner % 240X216
     \endordner % PK
     \ordner STBS
       \datei STRUKTO.STB
       \datei MASKE
       \datei LISTE.DAT
       \datei STBALLE.TEX
     \endordner % STBS
     \ordner MAKROS
       \datei XFINDER.STY
       \datei GERMAN.STY
       \datei STBMAKRO.TEX
       \datei BAUM.STY
     \endordner % MAKROS
     \ordner TFM
     \endordner % TFM
     \datei INDEX
     \datei INDEX.TEX
   / at 0 0
\endpicture \]
